\begin{frame}{Spécifications et Cahier des Charges}
   \begin{itemize}
      \item Fonctionnalités attendues du système complet
      \item Contraintes techniques à respecter
      \item Livrables du projet
   \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Fonctionnalités principales}
   \begin{itemize}
      \item \textbf{Acquisition d'images}
         \begin{itemize}
            \item Capture programmable à intervalles réguliers
            \item Résolution suffisante pour générer des vidéos HD
            \item Stabilité et qualité d'image optimales
         \end{itemize}
      \item \textbf{Gestion des données}
         \begin{itemize}
            \item Stockage local des images sur la Raspberry Pi
            \item Transmission des images vers un serveur distant
            \item Optimisation de la consommation d'énergie et de bande passante
         \end{itemize}
      \item \textbf{Interfaces utilisateur}
         \begin{itemize}
            \item Interface web et application mobile pour configuration
            \item Visualisation des images et vidéos générées
            \item Informations en temps réel sur l'état de la caméra
         \end{itemize}
   \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Contraintes du projet}
   \begin{columns}
      \begin{column}{0.5\textwidth}
         \textbf{Contraintes techniques}
         \begin{itemize}
            \item Autonomie énergétique (batterie + panneau solaire)
            \item Résistance aux intempéries (boîtier IP65)
            \item Connectivité réseau fiable
            \item Capacité de stockage suffisante
         \end{itemize}
      \end{column}
      \begin{column}{0.5\textwidth}
         \textbf{Contraintes organisationnelles}
         \begin{itemize}
            \item Budget limité
            \item Délais de développement contraints
            \item Coordination entre équipes multidisciplinaires
            \item Disponibilité des ressources matérielles
         \end{itemize}
      \end{column}
   \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}{Architecture globale du système}
   \begin{center}
      \includegraphics[width=0.8\textwidth]{out/diagrams/global/global.png}
   \end{center}
   \vspace{0.5em}
   \begin{itemize}
      \item Approche modulaire facilitant le développement parallèle
      \item Communication entre modules via interfaces standardisées
      \item Séparation des responsabilités : acquisition, traitement, interface
   \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Livrables}
   \begin{itemize}
      \item \textbf{Prototype de caméra timelapse fonctionnel} comprenant:
      \begin{itemize}
         \item Système électronique complet
         \item Boîtier résistant aux intempéries
         \item Logiciel embarqué sur Raspberry Pi
      \end{itemize}
      \item \textbf{Logiciels et interfaces}
      \begin{itemize}
         \item Serveur de traitement et stockage
         \item Interface web
         \item Application mobile Android
      \end{itemize}
      \item \textbf{Documentation}
      \begin{itemize}
         \item Plans et schémas techniques
         \item Rapport de projet détaillé
         \item Plan Qualité Projet (PQP)
      \end{itemize}
   \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Indicateurs de performance}
   \begin{columns}
      \begin{column}{0.5\textwidth}
         \textbf{Indicateurs de gestion}
         \begin{itemize}
            \item Tâches complétées par semaine
            \item Pourcentage d'avancement vs plan
            \item Respect des délais prévus
            \item Nouvelles compétences acquises
         \end{itemize}
      \end{column}
      
      \begin{column}{0.5\textwidth}
         \textbf{Indicateurs techniques}
         \begin{itemize}
            \item Autonomie énergétique du système
            \item Fiabilité des transmissions de données
            \item Qualité des vidéos générées
            \item Score de satisfaction utilisateur
         \end{itemize}
      \end{column}
   \end{columns}
\end{frame}